


% Messtechnik Praktikum G
% Vorbereitung Set 4.12 SS2011
% Hauptdokument
%\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\documentclass{scrbook}


% Packete einbinden
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc} 
\usepackage[pdftex]{graphicx}
\usepackage{amsmath, amsthm, amssymb}
\usepackage{geometry}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{lmodern}



% Formatierungen festlegen
%\baselineskip20pt %Zeilenabstand
\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\parskip}{\baselineskip}
\bibliographystyle{plainnat}
\geometry{
	outer=23mm,
	inner=22mm
}
\pagestyle{fancy}


%Kopfzeile erstellen
\lhead{Jürgen Döffinger (631551) }
\chead{Signalprozessor - APL - Equalizer}
\rhead{03. Januar 2012  }




%Schriftart
\fontfamily{ptm}\selectfont %Schriftart Times



% Trennverhalten
%\hyphenpenalty=1000
\hyphenation{}



\begin{document} 
\titlehead{Fachhochschule Jena}
\subject{Signalprozessor}
\title{Equalizer}
\subtitle{alternative Prüfungsleistung}
\author{Jürgen Döffinger (631551)}
\date{03. Januar 2012}
%\publishers{}
%\uppertitleback{}
%\lowertitleback{}
\maketitle
\setcounter{page}{1}

Hallo

\end{document} 
  
