In einer ersten Phase wurden die einzelnen Funktionen der Seitenelemente in den Browsern Mozilla Firefox Version 16.0.1 und Microsoft Internet Explorer Version 9.0.10 unter dem Betriebssystem Microsoft Windows Version 7 Professional getestet. Dabei wurden folgende Fehler festgestellt:
\begin{center}\begin{table}[h]
\begin{center}\begin{tabularx}{15cm}{|l|X|}
	\hline
	\textbf{lfd.Nr.} & \textbf{Fehlerbeschreibung} \\
	\hline
	1 & Ruft man die Who is Who - Daten bearbeiten - Seite auf, durch beispielsweise Eingabe in der Adresszeile des Browsers und ist man nicht angemeldet, wird die rechte Seitenleiste in der Mitte der Seite angezeigt. \\
	\hline
	2 & Das Seitenelement \glqq Welcome\grqq \ wird zu hoch angezeigt, wenn man nicht angemeldet ist und dadurch das Seitenelement \glqq Who is Who - Info\grqq \  nicht angezeigt wird. \\
	\hline
	3 & Beim Ändern der Who is Who - Felder \emph{Vorname} und \emph{Nachname} wird das Feld \emph{displayname} nicht geändert. \\
	\hline
	4 & Das Bild zu einer Nachricht wird nach dem Hochladen nicht aktualisiert. \\
	\hline
	5 & Wechselt man in der Artikelansicht der News oder Termine die Sprache wird die \emph{id} nicht übergeben und somit ein Fehler erzeugt. \\
	\hline
	6 & Wechselt man beim Bearbeiten von News oder Terminen die Sprache, wird die \emph{id} und der Bearbeitungsstatus nicht übergeben, so dass die Nachricht nicht geladen wird und es zu Fehlern kommen kann. \\ 
	\hline
	7 & Auf der Seite \glqq Vollansicht Termine\grqq \ fehlt der Tooltip beim Autor des Termins. Gleiches gilt für die entsprechende News - Seite. \\
	\hline
	8 & Tooltips fehlen im Telefonverzeichnis. \\
	\hline
	9 & Gibt jemand nicht alle Daten bei Geburtstag oder Firmeneintritt ein, ist einerseits nicht zu erkennen, ob es sich um Tag, Monat oder Jahr handelt und die Punkte werden angezeigt, obwohl diese keinen Sinn machen. \\
	\hline
	10 & Beim überqueren der Maus über das Hilfefenster unter Who is Who - Daten bearbeiten wechselt der Cursor nicht in das Symbol, welches anzeigt, dass das Fenster verschiebbar ist \\ 
	\hline
	11 & Auf der Seite Who is Who - Bearbeiten werden die Fehlermeldungen nicht in roter Schrift angezeigt. \\
	\hline
	12 & Das klicken auf den Button \emph{Bearbeiten} in der Artikelansicht der Rubrik News bzw. Termine funktioniert nicht. Dies gilt nur für die Internet Explorer Versionen 7 und 8. \\
	\hline
	13 & Im Internet-Explorer wird jpg nicht erkannt und somit ist das Hochladen von Bildern im Bereich News, Termine und Who is Who nicht möglich. \\
	\hline
	14 & Bei Fehlermeldungen im Bereich der Bearbeitung der eigenen Who is Who -Daten wird das Formular fehlerhaft angezeigt. Elemente sind verschoben. \\
	\hline
\end{tabularx}\end{center}
	\captionsetup{font=small}
	\caption{Fehler nach erster Testphase}
	\label{test_1_table}
\end{table}\end{center}
Alle Fehler die in Tabelle \ref{test_1_table} aufgeführt sind, sind bereits beseitigt. 

Zum Zeitpunkt der Niederschrift läuft die zweite Testphase. Hier wurde eine Gruppe von Mitarbeitern ausgewählt, welche die Seite bereits nutzen und im Wiki der Firma Jena-Optronik die Möglichkeit haben Fehler zu melden. So wurden bisher folgende Fehler gemeldet:
\begin{center}\begin{table}[h]
\begin{center}\begin{tabularx}{15cm}{|l|X|}
	\hline
	\textbf{lfd.Nr.} & \textbf{Fehlerbeschreibung} \\
	\hline
	15 & Sortierreihenfolge bei Projektgruppen unterscheidet Groß-/Kleinschreibung \\
	\hline
	16 & \glqq bei der Terminübersicht zeigen sich komische Scrollbars wenn man auf den Stromabaschaltung-Termin geht, selbst bei diesen paar Zeichen muss man schon scrollen\grqq \\
	\hline
\end{tabularx}\end{center}
	\captionsetup{font=small}
	\caption{durch Mitarbeiter festgestellte Fehler}
	\label{test_2_table}
\end{table}\end{center}
Auch diese Fehler wurden bereits beseitigt. 

Da noch nicht alle Forderungen an die Website umgesetzt sind, wird es noch weitere Tests benötigen, so sind in einer dritten Phase umfangreiche Tests mit allen Varianten von Betriebssystemen und Browsern, welche in der Firma vorkommen, vorgesehen. Dieser erfolgt aber erst mit Abschluss der Umsetzung aller Forderungen, welche an die Website gestellt wurden. Somit kann, zum Zeitpunkt der Niederschrift, noch kein abschließendes Resümee gezogen werden.
