Die Jena-Optronik GmbH wurde 1991 gegründet und versteht sich als Pionier der multispektralen Weltraumforschung. Die über 150 Mitarbeiter entwickeln Instrumente zur wissenschaftlichen Erkundung des Weltalls, der Sterne oder Planeten. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung opto-elektronischer Technologien zur Erdbeobachtung und Sternensensoren für die Lageregelungssysteme von Satelliten. Dazu gehören beispielsweise meteorologische Satelliten und Kameras zur Erfassung von Infrastruktur- und Vegetationsdaten. Die Jena-Optronik GmbH gehört damit zu den führenden Instrumenten- und Subsystemanbietern auf dem internationalen Raumfahrt-Markt. \footnote{\url{http://www.jena-optronik.de/de/unternehmen/profil.html}}

Die Jena-Optronik GmbH entwickelt Komponenten und Systeme um das Sonnensystem und Planeten zu erforschen:
\begin{itemize}
    \item Instrumente für die GLAST Mission der NASA
    \item Komponenten der HRSC Kamera für Mars Express
    \item Antikoinzidenz System ACS für INTEGRAL
    \item Entwicklungen für ENVISAT Instrumente
    \item Rückkehrkapsel MIRKA
    \item Komponenten für die ROLIS Kamera im Rahmen der ROSETTA Mission
    \item Laser Scanner für EXOMars/Mars Sample Return
    \item Wissenschaftlicher Kleinsatellit CHAMP
\end{itemize}

Weiterhin entwickelte die Jena-Optronik GmbH den Rendezvous- und Docking Sensor
(RVS). Das System RVS ist in der Lage, ab einer Entfernung von rund 3000 Metern Entfernung und Anflugrichtung des ATV (Automated Transfer Vehicle) zur Internationalen Raumstation (ISS) zu messen. Der RVS wurde nicht nur für die europäische Raumfahrtagentur (ESA) entwickelt, sondern auch für die japanische Raumfahrtagentur JAXA und den amerikanischen Raumtransporter \glqq Cygnus \grqq .