Die Aufgabe die Jena-Optronik GmbH für das Praktikum stellte, lag in der Unterstützung bei der Konzeption, Entwicklung und Programmierung eines internen Webportals sowie der Erstellung eines Redakteurskonzept (Rechteverwaltung). Die Anforderungen an das Webportal wurden wie folgt definiert:
\begin{itemize}
	\item einfache Handhabung für Mitarbeiter
	\item definierte Startseite
	\item Kompatibilität zu gängigen Webbrowsern (IE und Firefox)
	\item Einbindung webbasierter Anwendungen wie Wikis, Kalender, News
	\item Einbindung und Erstellung einfacher Datenbankanwendungen
	\item Linksammlung
	\item Single-Sign-On Konzept (Active Directory - Anbindung)
\end{itemize} 